Copyright: Copyright © 2003 Лаборатория Касперского


Эвристическое сканирование

Анализатор кода (эвристический сканер) проверяет коды файлов и секторов по разным ветвям алгоритма сканируемой программы на наличие вирусоподобных инструкций и выдает сообщение, если обнаружена комбинация команд, таких как открытие или запись в файл, перехват векторов прерываний и т.д.

Конечно, этот алгоритм может давать ложные срабатывания, как и любой из подобных эвристических алгоритмов, но он был протестирован на очень большом количестве файлов, и при этом не было получено ни одного действительно ложного срабатывания. Если Вы обнаружите ложные срабатывания на неинфицированных файлах, вышлите в антивирусный отдел ЗАО "Лаборатория Касперского" экземпляры этих файлов для анализа.

При сканировании кода Code Analyzer проверяет много ветвей алгоритма программы (включая несколько подуровней). Данный механизм определяет около 92% вирусов (включая многие шифрованные) из нашей коллекции, и мы рассчитываем, что новые неизвестные вирусы будут определяться с такой же вероятностью.

Текущая версия Code Analyzer не удаляет вирусы из файлов и секторов, помеченных как подозрительные (suspicious). Для удаления новых вирусов обращайтесь к системным программистам или в отдел антивирусной поддержки ЗАО "Лаборатория Касперского".

Сообщения Code Analyzer выдаются в формате:

: подозрение на вирус типа TYPE – подозрение на вирус,

где TYPE является одной из строк:

Com – файл выглядит как зараженный неизвестным вирусом, поражающим com-файлы;

Exe – файл выглядит как зараженный неизвестным вирусом, поражающим exe-файлы;

ComExe – файл выглядит, как зараженный неизвестным вирусом, поражающим файлы формата COM и EXE;

ComTSR, ExeTSR, SysTSR, ComExeTSR – файл выглядит как зараженный неизвестным резидентным вирусом, поражающим файлы формата COM, EXE, SYS;

Boot – файл/сектор выглядит как зараженный неизвестным boot-вирусом или как инсталлятор boot-вируса;

Trojan – файл выглядит как троянская программа;

Trivial – файл выглядит как зараженный неизвестным вирусом, который затирает собой исполняемые файлы в текущей директории (размер этого вируса обычно не превышает 300 байт);

HLL – файл выглядит как зараженный неизвестным вирусом, поражающим исполняемые файлы. Написан на языке высокого уровня (C, Pascal);

Win32 – файл выглядит как зараженный неизвестным Windows-вирусом;

Formula – Excel-файл содержит подозрительные команды;

Macro.Word97.Fs – подозрение на вирус семейства Macro.Word97.Fs.

RemoteTemplate – документ содержит ссылку на шаблон, который автоматически загружается при открытии файла;

HTML.SecurityBreach.2 – HTML-файл или письмо электронной почты в формате HTML содержит ссылку на подозрительный объект;

IRC-Worm.generic – файл выглядит как зараженный неизвестным червем, рассылающим себя через IRC каналы;

BAT – файл выглядит как зараженный неизвестным вирусом, поражающим файлы формата BAT;

VBS.I-Worm – файл выглядит как зараженный неизвестным червем, рассылающим себя через электронную почту.

  Обратная связь


Антивирус Касперского
Антивирус Касперского – пакет антивирусных программных продуктов фирмы Лаборатория Касперского, которые предназначены как для индивидуальных пользователей, так и для корпоративных сетей. Подробную информацию об Антивирусе Касперского Вы можете получить на http://www.kaspersky.ru/products.asp. Кроме того, Вы можете купить Антивирус Касперского в on-line магазине http://www.kaspersky.ru/buyonline.asp.


Выбор области мониторинга

Категория Объекты рабочей области служит для выбора области мониторинга и объектов, подлежащие мониторингу. Выбор области и объектов осуществляется с помощью дерева настроек объектов. Дерево настроек объектов можно просматривать в обычном режиме или режиме эксперта. Переход из обычного режима в режим эксперта осуществляется с помощью кнопок Стандарт и Эксперт главного окна.

В обычном режиме дерево настроек объектов представляет собой две панели: левая – список дисков компьютера, и правая – дерево настроек выбранного в левом списке объекта.

В режиме эксперта дерево настроек объектов состоит из трех панелей: левая – иерархия файловой системы компьютера, правая – дерево настроек выбранного в иерархии объекта, нижняя – список файлов, расположенных в корне выбранного в иерархии объекта.

Область проверки задается в левой панели, которая содержит иерархию файловой системы компьютера вместе с флажками проверки каждой из областей файловой системы. Флажок проверки может быть либо установлен: , что соответствует указанию проверять выбранную область, либо снят: , что соответствует пропуску выбранной области.

Чтобы программа проводила мониторинг области файловой системы, необходимо установить расположенный слева от ее названия флажок проверки.

Чтобы выбрать для мониторинга группу дисков, выберите в панели с иерархией файловой системы строку Мой компьютер и установите в правой панели с деревом настроек нужный флажок:

Сканировать сменные диски – проверять все съемные диски. Флажок доступен только из дерева настройки объекта Мой компьютер. Его установка равнозначна установке в файловой иерархии объектов флажков проверки всех съемных дисков.

Сканировать все локальные жесткие диски – проверять все локальные жесткие диски. Флажок доступен только из дерева настройки объекта Мой компьютер. Его установка равнозначна установке в файловой иерархии объектов флажков проверки всех локальных жестких дисков.

Сканировать сетевые диски — проверять все доступные сетевые диски. Флажок доступен только из дерева настройки объекта Мой комьютер. Его установка равнозначна установке в файловой иерархии объектов флажков проверки всех доступных сетевых дисков.

Установив флажок некоторой области файловой системы, Вы автоматически устанавливаете флажки всех областей, содержащихся внутри выбранной. Однако при желании Вы сможете исключить из мониторинга папку или файл, перейдя в режим эксперта.

Например, Вы выбрали для мониторинга диски C: и D:, но не хотите, чтобы была проверена папка D:\public\archives, поскольку уверены, что ее содержимое не содержит вирусов. В этом случае Вы можете установить флажки слева от названий дисков C: и D:, а затем, раскрыв в файловой иерархии диск D:, снять флажок напротив названия папки D:\public\archives.

Если Вы исключили папку из мониторинга, у всех "родительских" областей файловой системы флажок с галочкой [image] изменится на флажок с галочкой и треугольником справа внизу: . Таким способом программой обозначается ситуация, когда одна из областей файловой системы, содержащейся внутри выбранной, проверяется иначе, чем вся область. Вы можете снять различия правил проверки внутри одной области, или, напротив, зафиксировать их надолго.

Каждой из областей файловой системы Вы можете присвоить свои параметры мониторинга. В каждой из выбранной для мониторинга области проверки Вы задаете объекты проверки с помощью дерева настроек правой панели.

  Обратная связь


Выгрузка программы из памяти

Выбрав пункт Выгрузить Kaspersky Anti-Virus Monitor в меню Файл или в системном меню Вы завершаете работы программы.

  Обратная связь


Главное окно

Главное окно программы Kaspersky AV Monitor предназначено для изменения настроек мониторинга, приостановки / возобновления мониторинга и просмотра результатов. Вы можете закрыть главное окно, не выгружая программу из памяти.

В главном окне программы Kaspersky AV Monitor расположены:

меню;

панель инструментов;

рабочая область;

кнопки OK, Отмена, Применить, Справка.

  Обратная связь


Действия с зараженными и подозрительными объектами

Действия в случае обнаружения вируса – в случае обнаружения зараженных или подозрительных объектов программа будет выполнять одно из следующих действий.

Спросить пользователя – в случае обнаружения вируса Kaspersky AV Monitor будет открывать диалоговое окно с запросом действий у пользователя.

Диалоговое окно содержит имя инфицированного файла, название обнаруженного вируса и список возможных действий над инфицированным объектом – перечень всех возможных действий за исключением [image] Спросить пользователя. Кроме того, появляющееся диалоговое окно содержит флажок Применить ко всем инфицированным объектам, установив который Вы сможете распространить выбранное в диалоге действие на все последующие найденные инфицированные объекты, в качестве действий для которых была задано открывать диалоговое окно. Тогда при обнаружении очередного зараженного объекта диалоговое окно уже появляться не будет. В нижней части окна располагаются кнопки OK (принятие выбранных действий) и Отменить (закрытие окна и продолжение процесса мониторинга).

Только отчет – при обнаружении зараженных или подозрительных объектов программа будет только информировать Вас о них. Отчет о проверке можно увидеть, запустив программу просмотра отчетов Kaspersky Report Viewer.

Лечить – пытаться лечить все зараженные объекты без предварительного запроса. В результате лечения зараженного объекта вирусы будет удалены, а сам объект будет восстановлен в работоспособном виде.

Сохранять файл копии исходного объекта – перед началом лечения создавать копию зараженного объекта. Каталог, в котором будет создана копия, задается в дереве настроек категории Параметры (см. Параметры переименования объектов). После завершения лечения копия удаляться не будет.

 Если лечение невозможно – не для всех зараженных объектов возможно лечение, т.к. некоторые вирусы портят информацию на компьютере необратимо. В этом случае программа-сканер может действовать одним из трех методов:  Только отчет – информировать о неудачной попытке лечения, [image] Переименовывать объект – переименовывать неподдающийся лечению файл, [image] Удалять объект – удалять испорченный файл.

Переименовывать объект – переименовывать все зараженные объекты. Правила переименования задаются в дереве настроек категории Параметры (см. Параметры переименования объектов).

Удалять объект – удалять все зараженные объекты без предупреждения.

Для инфицированных архивов правила Удалять объект и Переименовывать объект  будут действовать только в том случае, если поставлен флажок Разрешить удаление или переименование инфицированных составных файлов на закладке Параметры. В противном случае выбранное действие – удаление или переименование составных файлов – программой осуществляться не будет.

  Обратная связь


Запрос действий с зараженным объектом

Запрос действий появляется при обнаружении программой Kaspersky Anti-Virus Monitor зараженного объекта.

В верхней части диалогового окна отображается имя инфицированного файла и название обнаруженного вируса. Ниже расположено дерево с возможными действиями над инфицированным объектом.

Только отчет – при обнаружении зараженных или подозрительных объектов программа будет только информировать Вас о них. Отчет о проверке можно увидеть, запустив программу просмотра отчетов Kaspersky Report Viewer.

Лечить – пытаться лечить все зараженные объекты без предварительного запроса. В результате лечения зараженного объекта вирусы будет удалены, а сам объект будет восстановлен в работоспособном виде.

Сохранять файл копии исходного объекта – перед началом лечения создавать копию зараженного объекта. Каталог, в котором будет создана копия, задается в дереве настроек категории Параметры (см. Параметры переименования объектов). После завершения лечения копия удаляться не будет.

 Если лечение невозможно – не для всех зараженных объектов возможно лечение, т.к. некоторые вирусы портят информацию на компьютере необратимо. В этом случае программа-сканер может действовать одним из трех методов:  Только отчет – информировать о неудачной попытке лечения, [image] Переименовывать объект – переименовывать неподдающийся лечению файл, [image] Удалять объект – удалять испорченный файл.

Переименовывать объект – переименовывать все зараженные объекты. Правила переименования задаются в дереве настроек категории Параметры (см. Параметры переименования объектов).

Удалять объект – удалять все зараженные объекты без предупреждения.

Для инфицированных архивов правила Удалять объект и Переименовывать объект  будут действовать только в том случае, если поставлен флажок Разрешить удаление или переименование инфицированных составных файлов на закладке Параметры. В противном случае выбранное действие – удаление или переименование составных файлов – программой осуществляться не будет.

В нижней части диалогового окна находится флажок Применить ко всем инфицированным объектам, включив который Вы сможете распространить выбранное в диалоге действие на все последующие найденные инфицированные объекты, в качестве действий для которых была задано запрашивать действия у пользователя. Тогда при обнаружении очередного зараженного объекта диалоговое окно уже появляться не будет.

В нижней части окна располагаются кнопки OK (принятие выбранных действий) и Отменить (закрытие окна и продолжение процесса мониторинга).

  Обратная связь


Сообщение о зараженном объекте

Сообщение появляется при обнаружении программой Kaspersky Anti-Virus Monitor зараженного объекта. Объект блокируется, а информация об этом высвечивается на экране.

В верхней части диалогового окна отображается имя инфицированного файла и название обнаруженного вируса.

Если Вы установите флажок Больше не выводить это сообщение, при обнаружении очередного зараженного объекта данное диалоговое окно уже появляться не будет.

Нажмите на кнопку ОК для продолжения работы.

Рекомендуется проверить Ваш компьютер на вирусы с помощью программы Kaspersky Anti-Virus Scanner.

  Обратная связь


Дерево настроек

Каждый узел дерева настроек может иметь ветви. Если ветвь развернута, то значок соответствующего узла примет вид [image], а если ветвь свернута, то значок узла изменится на [image].

Для того чтобы изменить настройку, необходимо развернуть соответствующую ей ветвь.

Развернуть или свернуть ветви можно одним из следующих способов:

Действие	Вызов
Раскрытие узла  (ветви со значком [image])	Клавиша [image] на клавиатуре. Пункт [image] в контекстном меню. Клавиша <*> на дополнительной клавиатуре (раскрываются все ветви узла).
Сворачивание узла  (ветви со значком [image])	Клавиша [image] на клавиатуре. Пункт [image] в контекстном меню. Клавиша <–> на дополнительной клавиатуре (закрываются все ветви узла).
  Обратная связь


Диалоговое окно "О программе"

В верхней части диалогового окна О программе содержится различная информация о программе (номер версии, дата последнего обновления и количество известных программе вирусов, регистрационная информация). В средней части диалогового кона находится таблица с информацией о доступных ключах. В графе Ключ отображается номер ключа, в графе Лицензия – тип лицензиии, Комментарий – описание лицензии, Окончание лицензии – дата истечения лицензии, Ключевой файл – имя файла-ключа.

В нижней части диалогового окна содержится информация о разработчиках. Нажав на кнопку Поддержка, Вы получите информацию о том, как связаться со службой технической поддержки компании Лаборатория Касперского.

  Обратная связь


Дополнительные параметры. Категория Настройка
Дополнительные параметры. Категория "Настройка"

Категория Настройка содержит дополнительные параметры работы программы.?

Использовать звуковые эффекты для сопровождения следующих событий – включить режим проигрывания звуковых сигналов, сопровождающих работу программы.

Обнаружен инфицированный объект – имя звукового файла, который проигрывается при обнаружении зараженного объекта. При выборе файла в окне просмотра файлов Вы можете его прослушать, нажав на кнопку Тест.

Выводить предупреждения – выводить на экран другие предупреждающие сообщения.

Проверять необходимость обновления – выполнить автоматический запуск программы обновления антивирусных баз данных через число дней, указанных в окне редактирования Интервал проверки (дни) (окно редактирования активизируется при установке данного флажка).

Если Вы просматриваете свойства программы из Kaspersky AV Control Centre, то часть настроек категории Настройка, которые не имеют смысл при работе программы совместно с Kaspersky AV Control Centre, в дереве настроек отсутствует.

  Обратная связь


Дополнительные режимы мониторинга

Составные объекты

Вы можете включить дополнительные режимы мониторинга: архивов, упакованных файлов, почтовых баз данных и файлов почтовых форматов, вложенных объектах. Все эти режимы собраны в одну группу:

Сканировать составные файлы – обрабатывать сложные объекты как папки, содержащие набор объектов.

Часто программа может обнаружить вирус в составном файле (архиве, почтовой базе данных, файле почтового формата), но не может его удалить. Поэтому при работе с составными файлами в том случае когда в качестве  действия с инфицированными объектами Вы выбрали их удаление или переименование, рекомендуется установить флажок [image] Сканировать составные файлы и снять флажок [image] Разрешить удаление или переименование инфицированных составных файлов на закладке Параметры. Тогда, если в составном файле был найден зараженный объект, в отчет будет помещена соответствующая запись, но составной файл удален или переименован не будет. Вы сможете его распаковать, затем запустить процесс сканирования и удалить из извлеченных файлов вирусы.

Если флажок [image] Разрешить удаление или переименование инфицированных составных файлов будет установлен, Вы можете потерять информацию, которая поддается восстановлению.

Сканирование архивов и самораспаковывающихся файлов

Обнаружение вирусов в архивах является очень важной задачей, поскольку вирус может храниться в заархивированном файле несколько месяцев или лет, не причиняя вреда, а затем быстро распространиться и причинить массу хлопот:

Архивы – искать вирусы в файлах архивов, которые созданы архиваторами ZIP, ARJ, LHA, RAR, CAB и некоторыми другими.

Необходимо отметить, что в данной версии Антивируса Касперского помимо простых объектов Kaspersky AV Monitor анализирует на присутствие вирусов и лечит ZIP-архивы. Антивирус Касперского не удаляет вирусы из других типов архивов, а только обнаруживает их. Кроме того, Антивирус Касперского не распаковывает архивы, защищенные паролем.

Самораспаковывающиеся архивы – искать вирусы в самораспаковывающихся архивах, т.е. исполняемых файлах, которые при запуске распаковывают содержащиеся в них архивы. Некоторые самораспаковывающиеся архивы также сразу запускают один из извлеченных из архива файлов.

Механизм распаковки корректно работает и с многократно упакованными файлами. Он также работает с некоторыми версиями иммунизаторов файлов – программ, защищающих выполняемые файлы от заражения путем присоединения к ним контролирующих блоков (CPAV и F-XLOCK), а также шифрующих программ (CryptCOM).

Сканирование почтовых баз и файлов почтовых форматов

Программа может проверять почтовые базы данных и файлы почтовых форматов:

Почтовые базы данных – искать вирусы в почтовых базах данных. Проверяются почтовые базы данных следующих форматов:

Microsoft Outlook, Microsoft Exchange (файлы *.pst и *.pab, тип архива MS Mail);

Microsoft Internet Mail (файлы *.mbx, тип архива MS Internet Mail).

Eudora Pro & Lite;

Pegasus Mail;

Netscape Navigator Mail;

JSMail SMTP/POP3 server (базу данных по пользователям).

В режиме проверки почтовых баз данных будет проверять каждую запись в базах электронной почты, сканировать на вирусы присоединенные файлы. При этом поддерживаются форматы: UUEncode; XXEncode; btoa (до 5.0); btoa 5.*; BinHex 4.0; ship; NETRUN 3.10; NETSEND 1.0 (не упакованный); NETSEND 1.0C (упакованный); MIME base64.

Почтовые текстовые форматы – проверять файлы электронной почты форматов Eudora Pro & Lite, Pegasus Mail, Netscape Navigator Mail, JSMail, базу по пользователям SMTP/POP3 сервер.

В режиме мониторинга файлов почтовых текстовых форматов Антивирус Касперского будет проверять каждый файл на наличие в нем заголовка электронного письма и при его обнаружении будет искать присоединенные данные (UUEncode, XXEncode, и т.д.) и проверять их на вирус.

При включении режима мониторинга почтовых баз данных и особенно режима мониторинга файлов почтовых текстовых форматов скорость работы Kaspersky AV Monitor может уменьшиться. Поэтому не рекомендуем их использовать при обычных проверках всех файлов Вашего компьютера.

Kaspersky AV Monitor не удаляет вирусы из почтовых баз данных и файлов почтовых текстовых форматов, а только обнаруживает их.

Сканирование вложенных объектов

Программа позволяет сканировать не только файлы, но и связанные с ними по OLE-технологии объекты:

Вложенные объекты – сканировать OLE-объекты, погруженные в проверяемые файлы.

Эвристический анализатор

Вы можете включить режим эвристического сканирования файлов для обнаружения еще неизвестных программе вирусов (не входящих в антивирусные базы).

Использовать эвристический анализатор кода – включить проверку с помощью Эвристического Анализатора.

  Обратная связь


ЗАО "Лаборатория Касперского"

"Лаборатория Касперского" является крупнейшим российским разработчиком антивирусных систем безопасности: более половины российских пользователей выбрали качество и надежность наших продуктов. Как независимое юридическое лицо компания была основана летом 1997 г. Разработка и коммерческое распространение основного продукта "Лаборатории Касперского" – Антивируса Касперского, началась в 1989 г. В настоящее время "Лабораторию Касперского" представляют более 100 дилеров и дистрибьюторов из России и стран бывшего СССР. С 2000 года Лаборатория Касперского позволяет владельцам веб-страниц, присоединившимся к Aффилиат-программе, распространять Антивирус Касперского через интернет и получать за это прибыль. Более подробную информацию вы можете получить в интернете на http://www.kaspersky.ru.

Адрес: Россия, 123363, Москва, ул. Героев Панфиловцев, 10

Отдел продаж:	+7 (095) 797-8700 +7 (095) 948-4331	sales@kaspersky.com
Отдел технической поддержки:	+7 (095) 797-8707	support@kaspersky.com
Отдел маркетинга и рекламы:	+7 (095) 948-5650	info@kaspersky.com
Антивирусная лаборатория (только для отправки новых  вирусов в архивированном виде):		newvirus@kaspersky.com
  Обратная связь


Запуск антивирусного монитора

Cуществует несколько способов запуска антивирусного монитора:

Способ 1: из главного меню Windows: перейдите в меню Пуск (Start), далее перейдите в подменю Программы (Programs), а затем в группе Kaspersky Anti-Virus запустите пункт Kaspersky Anti-Virus Monitor. После этого в панели задач появится значок [image], щелкнув по которому правой клавишей мыши, Вы можете открыть системное меню.

Способ 2: автоматически при старте операционной системы, если при установке Антивируса Касперского на компьютер Вы указали опцию добавления монитора в меню Автозагрузка.

Способ 3: из Kaspersky AV Control Centre, если вы установили Kaspersky AV Control Centre и в его настройках указали автоматический запуск монитора. Однако в этом случае значок монитора выводиться в панель задач не будет.

Способ 4: из командной строки. Для этого перейдите в папку, где установлен Антивирус Касперского, а затем запустите файл avpm.exe.

Включенный монитор характеризуется следующими признаками:

В панели задач отображается значок [image].

при наведении курсора мыши на значок появляется всплывающая подсказка: "Kaspersky Anti-Virus Monitor включен";

системное меню в панели задач содержит пункт Отключить мониторинг.

Выключенный монитор соответственно характеризуется другими признаками, а именно:

В панели задач отображается значок [image].

при наведении курсора мыши на значок появляется всплывающая подсказка: "Kaspersky Anti-Virus Monitor выключен";

меню в панели задач содержит пункт Включить мониторинг.

Не рекомендуется использовать два различных антивирусных монитора, выпущенных разными компаниями, на одном компьютере, т.к. это может привести к их конфликту и ложным срабатываниям.

При запуске монитора из Kaspersky AV Control Centre все его опции становятся недоступными. В этом случае настройку необходимо проводить через Kaspersky AV Control Centre!

  Обратная связь


Запуск и остановка мониторинга

Запуск и остановка мониторинга могут быть осуществлены либо автоматически, с помощью программы Kaspersky AV Control Centre, либо вручную из программы Kaspersky AV Control Centre, либо вручную из главного окна Kaspersky AV Monitor.

После начала мониторинга Вы можете приостанавливать и возобновлять мониторинг.

	Главное меню	Системное меню	Панель инструментов
Приостановка	Мониторинг [image] Отключить мониторинг	Отключить мониторинг
Возобновление	Мониторинг [image] Включить мониторинг	Включить мониторинг
  Обратная связь


Запуск программы обновления антивирусных баз

Вы можете запустить программу обновления антивирусных баз из главного окна программы Kaspersky AV Monitor. Для этого выберите в меню Сервис пункт Обновить антивирусные базы или нажмите на кнопку [image] в панели инструментов.

  Обратная связь


Индикаторы настроек
Флажки настроек

При настройке проверок иерархии дисков (см. Выбор области мониторинга) в программе используются так называемые "правила наследования", т.е. установка настроек для элемента Мой компьютер, устанавливает эти же настройки для всех дисков компьютера.

У ряда макрокоманд правила и состояние флажка настроек полностью зависят от таковых группы. Будем говорить, что такие макрокоманды наследуют правило группы. По умолчанию все макрокоманды наследуют правило группы.

У ряда макрокоманд правила и состояние флажка настроек могут отличаться от таковых группы. Будем говорить, что такие макрокоманды имеют самостоятельные правила.

Чтобы определить макрокоманду как имеющую самостоятельное правило, достаточно назначить этой макрокоманде свое правило или изменить состояние ее флажка настроек.

Макрокоманды, которым назначены самостоятельные правила, могут вновь становиться макрокомандами, наследующими правило своей группы.

У ряда макрокоманд может быть отключен режим наследования, т.е. правила и состояние флажка настроек могут не зависеть от таковых группы. Будем говорить, что такие макрокоманды имеют строго самостоятельные правила, или не имеют.

Чтобы определить макрокоманду как имеющую строго самостоятельное правило, выберите из динамического меню пункт "Установить Строгость". После этого флажок настроек макрокоманды примет вид красного квадратика с черной галочкой внутри.

Чтобы снять с макрокоманды статус "имеющая строго самостоятельное правило", выберите из динамического меню пункт "Удалить Строгость".

У макрокоманд, имеющих строго самостоятельные правила, эти правила не меняются при любом изменении состояния флажка настроек и правила группы.

Флажок настроек может принимать следующий вид:

Вид флажка	Описание флажка	Значение
	Квадратик с галочкой внутри. Квадратик может быть красным или черным.	Включен режим проверки.  Красный квадратик – отключен режим наследования правил. Черный квадратик – сохраняется режим наследования правил.
	Квадратик с галочкой внутри и треугольником в правом нижнем углу. Треугольник может быть красным или черным.	Включен режим наследования правил, но некоторые объекты исключены из группы или имеют собственные настройки. Красный треугольник – для одного или нескольких объектов отключен режим наследования правил. Черный треугольник – для одного или нескольких объектов правило изменено.
	Квадратик без галочки с треугольником в правом нижнем углу. Треугольник может быть красным или черным.	Отключен режим проверки, для одного или нескольких объектов установлен режим проверки. Красный треугольник – для одного или нескольких объектов отключен режим наследования правил. Черный треугольник – для одного или нескольких объектов правило изменено.
  Обратная связь


Категории Объекты, Параметры, Настройка, Статистика
Категории "Объекты", "Параметры", "Настройка", "Статистика"

Рабочая область главного окна состоит из двух частей. В левой части находится список категорий и соответствующих им значков. В правой части отображается содержимое категорий. Существует четыре категории: Объекты, Параметры, Настройка и Статистика.

Категория Объекты позволяет задать область мониторинга, подлежащие мониторингу объекты, и правила обработки инфицированных объектов (см. Выбор области мониторинга). Все эти настройки организованы в специализированный элемент управления, дерево настроек иерархии объектов.

Категория Параметры позволяет задать общие настройки, а категория Настройка – специальные настройки программы с помощью обычного дерева настроек (см. топики Параметры ведения отчета, Параметры переименования объектов, Дополнительные параметры. Категория Настройка).

Категория Статистика позволяет просматривать результаты работы программы в таблице.

  Обратная связь


Кнопка выбора

Кнопки выбора обязательно объединяется в группы, состоящие минимум из двух кнопок выбора, каждая кнопка соответствует одному из возможных вариантов настройки. Может находиться в двух состояниях:

 – кнопка выбора в выключенном состоянии;

 – кнопка выбора во включенном состоянии.

Только один индикатор из каждой группы может находиться во включенном состоянии.

Способы изменения состояния кнопок выбора:

Действие	Способ
Установка кнопка выбора во включенное состояние	Клавиша <Space> на клавиатуре. Пункт [image] в контекстном меню. Щелчок мышью.
Установка кнопка выбора в выключенное состояние	Установка во включенное состояние другой кнопки выбора.
  Обратная связь


Кнопки

В нижней части главного окна расположена кнопки OK, Отмена, Применить. С их помощью Вы сможете сохранить изменение настроек или отказаться от них. По кнопке Справка будет открыто главное окно справочной системы.

  Обратная связь


Лаборатория Касперского
"Лаборатория Касперского" является крупнейшим российским разработчиком антивирусных систем безопасности: более половины российских пользователей выбрали качество и надежность наших продуктов. Как независимое юридическое лицо компания была основана летом 1997 г. Разработка и коммерческое распространение основного продукта "Лаборатории Касперского – Антивируса Касперского, началась в 1989 г. В настоящее время "Лабораторию Касперского" представляют более 100 дилеров и дистрибьюторов из России и стран бывшего СССР. С 2000 года Лаборатория Касперского позволяет владельцам веб-страниц, присоединившимся к Аффилиат-программе, распространять Антивирус Касперского через интернет и получать за это прибыль. Более подробную информацию вы можете получить в интернете на http://www.kaspersky.ru.

Адрес: Россия, 123363, Москва, ул. Героев Панфиловцев, 10

Отдел продаж:	+7 (095) 797-8700 +7 (095) 948-4331	sales@kaspersky.com
Отдел технической поддержки:	+7 (095) 797-8707	support@kaspersky.com
Отдел маркетинга и рекламы:	+7 (095) 948-5650	info@kaspersky.com
Антивирусная лаборатория (только для отправки новых  вирусов в архивированном виде):		newvirus@kaspersky.com


Меню

В верхней части главного окна расположены меню. Некоторые пункты меню продублированы комбинациями клавиш или кнопками в панели инструментов. Комбинации клавиш указаны в меню рядом с соответствующими пунктами.

Пункт меню	Назначение
Файл [image] Выгрузить Kaspersky Anti-Virus Monitor	Выгрузить программу Kaspersky AV Monitor из памяти
Файл [image] Закрыть окно	Закрыть главное окно программы
Монитор [image] Отключить мониторинг / Включить мониторинг	Запустить / остановить процесс мониторинга
Монитор [image] Просмотреть параметры мониторинга	Показать параметры в виде последовательного текста
Сервис [image] Обновить антивирусные базы	Обновить антивирусные базы
Сервис [image] Показать отчет	Показать окно с отчетом
Сервис [image] Создать список вирусов	Сгенерировать список всех известных на настоящий момент вирусов
Справка [image] Содержание	Вызвать справочную систему
Справка [image] Антивирус Касперского в Web	Открыть веб-браузер и перейти на главную страницу сайта Лаборатории Касперского
Справка [image] О программе	Показать краткие сведения о программе
  Обратная связь


Назначение и основные функции

Антивирусный монитор Kaspersky Anti-Virus Monitor (Kaspersky AV Monitor) – это программа, которая постоянно находится в оперативной памяти компьютера и контролирует обращения к файлам. Прежде чем монитор разрешает доступ к объекту, он проверяет его на наличие вируса и если вирус обнаружен, то предлагает вылечить зараженный объект, либо удалить, либо заблокировать доступ к объекту (это зависит от выполненных Вами настроек). Таким образом, антивирусный монитор позволяет обнаружить и удалить вирус до момента реального заражения системы.

Здесь следует отметить, что программы подобные антивирусному монитору Лаборатории Касперского также могут иметь и другие названия, например: резидентный сканер, антивирусный фильтр, сканер on access и.т. п.

  Обратная связь


Наши координаты

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, Вы можете обратиться к нашим дистрибьюторам, список которых указан в файле Readme.txt, или непосредственно в ЗАО "Лаборатория Касперского". Вам всегда будут предоставлены подробные консультации по телефону или электронной почте. На все Ваши вопросы Вы получите полные и исчерпывающие ответы.

Адрес:	Россия, 125363, Москва, ул. Героев Панфиловцев, 10
Факс:	+7 (095) 797-8700, 948-4331, 948-8350
Экстренная круглосуточная помощь	+7 (095) 797-8707, 495-0300
Поддержка пользователей Business Optimal	+7 (095) 363-4205 (с 10 до 19 часов)	smb-support@kaspersky.com
Поддержка пользователей Corporate Suite	Телефоны и электронный адрес предоставляются при покупке Corporate Suite.
Антивирусная лаборатория	newvirus@kaspersky.com   (только для отправки новых вирусов в архивированном виде)
Департамент продаж	+7 (095) 797-8700 +7 (095) 948-4331 +7 (095) 948-8350	sales@kaspersky.com
Департамент маркетинговых коммуникаций	+7 (095) 948-5650	info@kaspersky.com
WWW:	http://www.kaspersky.ru. http://www.viruslist.com
  Обратная связь


О компании "Лаборатория Касперского"

"Лаборатория Касперского" является крупнейшим российским разработчиком антивирусных систем безопасности. Более половины российских пользователей выбрали качество и надежность наших продуктов. Как независимое юридическое лицо компания была основана летом 1997 г. Разработка и коммерческое распространение основного продукта "Лаборатории Касперского" – Антивируса Касперского, началась в 1989 г.

"Лаборатория Касперского" – признанный лидер в антивирусных технологиях. Многие функциональные особенности практически всех современных антивирусов были впервые разработаны именно в нашей компании. Ряд крупных западных производителей антивирусного программного обеспечения использует в своих продуктах антивирусное ядро Антивируса Касперского. Исключительные надежность и качество Антивируса Касперского подтверждаются многочисленными наградами и сертификатами российских и зарубежных компьютерных изданий, независимых тестовых лабораторий.

Антивирусы – основная сфера деятельности "Лаборатории Касперского", на которой сконцентрированы главные усилия компании. Предлагаемый спектр продуктов ориентирован как на домашние компьютеры, так и на корпоративные сети любого масштаба. Антивирусные решения "Лаборатории Касперского" обеспечивают надежный контроль над всеми потенциальными источниками проникновения компьютерных вирусов: они используются на рабочих станциях, файловых серверах, веб-серверах, почтовых системах и межсетевых экранах. Удобные средства управления дают пользователям возможность максимально автоматизировать антивирусную защиту компьютеров и корпоративных сетей.

  Обратная связь


Обратная связь
Вы можете отправить Ваши предложения по улучшению данной справочной системы в Лабораторию Касперского на электронный адрес support@kaspersky.com.


Общие параметры. Категория Параметры
Общие параметры. Категория "Параметры"

Категория Параметры содержит параметры записи результатов проверки в файл и настройки переименования зараженных файлов.

См.	Параметры ведения отчета.

Параметры переименования объектов.

  Обратная связь


Объекты для мониторинга. Память, сектора и файлы

Области разного уровня иерархии файловой системы компьютера имеют разный набор настроек. Область Мой компьютер имеет дерево настроек с максимальным количеством настроек. В список настроек включены параметры мониторинга оперативной памяти, загрузочных секторов, мониторинга групп дисков. Параметры области диска позволяют только проводить мониторинг загрузочные сектора этого диска, а также включать или отключать проверку файловой системы диска. Параметры области папки не позволяют отключить проверку файловой системы. Но в состав параметров папок, как и всех вышележащих областей, входит выбор действий с зараженными и подозрительными объектами, выбор типа файлов для мониторинга, и включение дополнительных режимов мониторинга.

Сканировать файлы следующих типов – проводить мониторинг файлов объекта. (в том числе файлы с такими атрибутами как System, Hidden и Read Only). Флажок доступен только из дерева настройки объекта Мой компьютер и дисков. Отключить его у объектов типа "папка" или "файл" невозможно. Вы можете задать проверку только определенных типов файлов, а именно:

Все, что могут быть заражены – проверять все файлы, которые могут содержать вирусы.

Все файлы – проводить мониторинг всех файлы.

Файлы по маске – проводить мониторинг файлов с масками, заданными в расположенных ниже полях ввода. Количество масок, которые Вы можете ввести, не ограничено, однако в каждом поле ввода должно находиться ровно одно значение.

Исключать по маске – исключить из мониторинга файлы с масками, заданные в расположенных ниже полях ввода. Количество масок, которые Вы можете ввести, не ограничено, однако в каждом поле ввода должно находиться ровно одно значение.

Сканировать секторы – проводить мониторинг секторов (главный загрузочный сектор, загрузочные секторы). Флажок доступен только из дерева настройки объекта Мой компьютер и дисков.

Сканировать память – проводить мониторинг оперативной памяти. Флажок доступен только из дерева настройки объекта Мой компьютер.

Если Вы устанавливаете флажки Сканировать секторы и Сканировать память, то сектора и память будут проверены однократно, при запуске процесса мониторинга. Кроме того, при установке флажка Сканировать память  включается режим проверки памяти запущенных программ. Kaspersky AV Monitor выполняет такую проверку сразу после загрузки, а также каждый раз после обновления на компьютере антивирусных баз. В случае, если вылечить зараженную память программы невозможно, данная программа будет принудительно остановлена.

  Обратная связь


Панель инструментов

В панели инструментов собраны кнопки, нажимая на которые, Вы можете инициировать те или иные действия.

Кнопка	Меню	Назначение
	Монитор [image] Отключить мониторинг / Включить мониторинг	Приостановить / возобновить мониторинг
	Монитор [image] Просмотреть параметры мониторинга	Показать параметры в виде последовательного текста
	Сервис [image] Показать отчет	Показать окно отчета
	Сервис [image] Обновить антивирусные базы	Запустить программу обновления антивирусных баз
	Файл [image] Выгрузить Kaspersky Anti-Virus Monitor	Выгрузить программу из памяти
  Обратная связь


Параметры ведения отчета

 Создавать файл отчета – сохранять отчет в файле. Если Вы установите этот флажок, Вы сможете следить за ходом работы антивирусного сканера с помощью программы Kaspersky Report Viewer. При отображении результатов эта программа будет использовать все настройки поддерева Создавать файл отчета.

Имя файла отчета – имя файла отчета.

По умолчанию отчет создается в каталоге, который задается при установке программы. Если программа работает без связи с Kaspersky AV Control Centre, Вы можете изменить каталог, указав полный путь до файла-отчета. В другом случае изменить используемый по умолчанию путь невозможно.

Показывать в отчете информацию об упакованных файлах – выводить в отчет информацию об упакованных или заархивированных объектах. Информация будет появляться в таблице Report Viewer в следующем виде: в столбце Object – имя объекта, в столбце Result – запись Packed или Archive, в столбце Description – название программы упаковщика или архиватора.

Показывать в отчете информацию о чистых объектах – выводить в отчет информацию о незараженных объектах. Информация будет появляться в таблице Report Viewer в следующем виде: в столбце Object – имя объекта, в столбце Result – запись OK.

Добавлять к существующему файлу отчета – добавлять результаты проверки к уже существующему файлу отчета. Таким образом Вы можете сохранять все предыдущие результаты проверок. Если Вы снимите этот флажок, каждый раз при запуске сканера будет создаваться новый файл отчета.

Ограничить размер (Кб) – ограничить размер файла числом, указанным в окне редактирования. По умолчанию используется значение 2048 Кб.

  Обратная связь


Параметры мониторинга объектов. Категория Объекты
Параметры мониторинга объектов. Категория "Объекты"

Категория Объекты служит для выбора области мониторинга и объектов, подлежащие мониторингу, кроме того, содержит параметры действий с зараженными и подозрительными объектами, а также позволяет включить дополнительные режимы мониторинга.

См.	Выбор области мониторинга.

Объекты для мониторинга. Память, сектора и файлы.

Действия с зараженными и подозрительными объектами.

Дополнительные режимы мониторинга.

  Обратная связь


Параметры переименования объектов

 Для переименования или копирования объектов использовать  – группа кнопок выбора, которая задает способ переименования зараженных объектов. Программа будет применять этот способ при обработке объектов, которым было назначено действие Переименовывать объект  в дереве настроек категории Параметры.

Специальную папку – переносить зараженные объекты в специальный каталог, указанный в расположенном под кнопкой выбора поле. При таком способе переименования зараженные файлы переносятся в специальный каталог без изменения их названий и расширений.

Папку размещения объекта – оставлять зараженные объекты в старых каталогах, но изменять их расширения на указанное в поле Изменять расширение имени файла на.

Разрешить удаление или переименование инфицированных составных файлов – если для зараженных файлов на закладке Объекты поставлено правило Удалять объект или Переименовывать объект, для зараженных составных файлов оно будет действовать только в том случае, если включен данный режим. Мы не рекомендуем Вам его включать, поскольку в результате Вы можете потерять информацию, которая поддается восстановлению.

  Обратная связь


Флажок

Флажок может находиться в двух состояниях:

 – флажок снят. Данная проверка не осуществляется.

 – флажок установлен. Данная проверка осуществляется.

Способы изменения состояния флажков:

Действие	Способ
Установка флажка	Клавиша <Space> на клавиатуре. Пункт [image] в контекстном меню. Щелчок мышью.
Снятие флажка	Клавиша <Space> на клавиатуре. Пункт [image] в контекстном меню. Щелчок мышью.
  Обратная связь


Поле ввода

Поле ввода – ввод значения данного поля осуществляется непосредственно с клавиатуры. Текущие значение данного поля указывается в угловых скобках после названия поля.

 – поле ввода.

Способы изменения значения поля ввода:

Действие	Способ
Изменение значения поля ввода	Щелчок мышью по значку данного поля.  Пункт [image] в контекстном меню. Клавиша <F2>.  После этого поле примет вид: .
После завершения редактирования, нажмите на клавишу <Enter>, либо щелкните мышью вне данного поля.

  Обратная связь


Поле ввода пути

Поле ввода пути – изменение значения данного поля производится из стандартного диалогового окна Windows.

 – поле ввода пути.

Способы изменения значения поля ввода пути:

Действие	Способ
Изменение значения поля ввода пути	Щелчок мышью по значку данного поля.  Пункт [image] в контекстном меню. Клавиша <F2>.
  Обратная связь


Поле ввода числового значения

Поле ввода числового значения – ввод значения данного поля осуществляется непосредственно с клавиатуры или нажатием на клавиши управления курсором. Текущие значение данного поля указывается в угловых скобках после названия поля.

 – поле ввода числового значения.

Способы изменения значения поля ввода числового значения:

Действие	Способ
Изменение значения поля ввода числового значения	Щелчок мышью по значку данного поля.  Пункт [image] в контекстном меню. Клавиша <F2>.
  Обратная связь


Предварительный просмотр параметров перед началом мониторинга

Параметры мониторинга можно просмотреть в виде последовательного текста. Такой текст будет отображать правила обработки всех объектов файловой системы: от Мой компьютер до отдельного файла. Например, если у файла autoexec.bat правила отличаются от таковых родительского объекта System disk (C:), список правил файла будет выведен отдельно.

Чтобы просмотреть параметры мониторинга в виде последовательного текста, выберите в меню Файл пункт Просмотреть параметры мониторинга или нажмите на кнопку [image] в панели инструментов.

После этого на экране появится окно Параметры мониторинга, содержащее значения набора параметров категорий Объекты и Параметры. Вы можете просматривать и копировать значения параметров. Для завершения работы с ними нажмите на кнопку OK.

Параметры мониторинга в виде последовательного текста записываются также в начало файла отчета.

  Обратная связь


Просмотр статистики. Категория "Статистика"

Вы можете следить за изменением статистики в таблице категории Статистика.

Таблица разделена на две части: Проверено и Найдено. Верхняя часть, Проверено, содержит число проверенных секторов, файлов, папок, архивов и упакованных файлов. Нижняя часть, Найдено, – информацию о количестве:

найденных вирусов;

тел вирусов, т.е. количестве файлов, зараженных тем или иным известным вирусом;

вылеченных объектов, т.е. объектов, из которых вирусы были корректно удалены;

удаленных объектов;

переименованных объектов;

предупреждений, т.е. сообщений о количестве объектов, содержащих код, похожий на вариант известного вируса;

подозрений на вирус, т.е. сообщений анализатора кода;

испорченных объектов;

ошибок ввода/вывода.

  Обратная связь


Рабочая область

Рабочая область главного окна состоит из двух частей. В левой части находится список категорий и соответствующих им значков. В правой части отображается содержимое категорий. Существует четыре категории: Объекты, Параметры, Настройка и Статистика.

Категория Объекты позволяет задать область мониторинга, подлежащие мониторингу объекты, и правила обработки инфицированных объектов. Все эти настройки организованы в специализированный элемент управления, дерево настроек иерархии объектов.

Категория Параметры позволяет задать общие настройки, а категория Настройка – специальные настройки программы с помощью обычного дерева настроек .

Категория Статистика позволяет просматривать результаты работы программы в таблице.

У элементов дерева настроек имеется контекстное меню, используя которое, можно выполнять операции, применимые именно к этим элементам.

Чтобы вызвать контекстное меню элемента дерева настроек,

1.	Подведите курсор мыши к нужному элементу.

2.	Нажмите на правую клавишу мыши. После этого откроется контекстное меню элемента.

  Обратная связь


Раскрывающийся список

Раскрывающийся список предназначен для выбора одного из элементов списка. Для навигации по списку можно использовать клавиши [image] и [image]. Для автоматического прокручивания списка предназначены клавиши <Ctrl+ [image] > и <Ctrl+ [image] >.

Раскрывающийся список

  Обратная связь


Сервис для зарегистрированных пользователей

ЗАО "Лаборатория Касперского" предлагает своим легальным пользователям большой комплекс услуг, позволяющих увеличить эффективность использования Kaspersky AV Monitor.

Приобретя подписку, Вы получаете статус зарегистрированного пользователя программы и в течение срока ее действия получаете следующие услуги:

еженедельное обновление антивирусных баз;

предоставление новых версий данного продукта;

консультации по вопросам, связанным с эксплуатацией данного продукта, оказываемые по телефону, электронной почте и в нашем офисе;

оповещение о выходе новых продуктов Лаборатории Касперского и о новых вирусах, появляющихся в мире.

Консультации по вопросам функционирования и использования операционных систем, а также работы различных технологий не проводятся.

  Обратная связь


Системное меню

После запуска программы на экране откроется главное окно программы, и в панели задач появится значок [image], щелкнув по которому правой клавишей мыши, Вы можете открыть системное меню. Системное меню состоит из следующих пунктов:

Параметры Kaspersky Anti-Virus Monitor – открыть главное окно программы.

Отключить мониторинг / Включить мониторинг – приостановить / возобновить мониторинг.

Показать отчет – показать окно с отчетом о результатах работы программы.

Обновить антивирусные базы – запустить программу обновления антивирусных баз Kaspersky AV Updater.

О программе – показать справочное окно с основными сведениями о программе.

Выгрузить Kaspersky Anti-Virus Monitor – выгрузить программу из памяти.

  Обратная связь


Слежение за отчетом

Если Вы включили параметры ведения отчета, Вы сможете следить за ходом работы антивирусного монитора с помощью программы Kaspersky Report Viewer. Для ее запуска выберите в меню Сервис пункт Показать отчет или нажмите на кнопку [image] в панели инструментов. После этого откроется главное окно программы Kaspersky Report Viewer, где Вы сможете просматривать сообщения о ходе мониторинга.

  Обратная связь


Содержание


Создание списка известных вирусов

Вы можете просмотреть список всех вирусов, известных программе на настоящий момент. Для этого

1.	Выберите в меню Сервис пункт Создать список вирусов. После этого будет запущена программа Kaspersky Virus List Generator.

2.	В открывшемся диалоговом окне Kaspersky Virus List Generator задайте имя файла, куда следует записать список вирусов. Для этого нажмите на кнопку Обзор и укажите название файла.

3.	Нажмите на кнопку Создать.

Чтобы просмотреть список, нажмите на кнопку Список. После этого будет запущена программа Kaspersky Report Viewer, с помощью которой Вы сможете просмотреть созданный список.

Чтобы закрыть диалоговое окно Kaspersky Virus List Generator, нажмите на кнопку Выход.

Вы можете запускать программу Kaspersky Virus List Generator автономно. Для этого нажмите на кнопку Пуск (Start) в панели задач Windows, далее перейдите в подменю Программы (Programs), а затем в группе Kaspersky Anti-Virus запустите пункт Kaspersky Virus List Generator.

  Обратная связь


Техническая поддержка

Вы можете обратиться к нашим дистрибьюторам или непосредственно в ЗАО "Лаборатория Касперского", где Вам будут предоставлены подробные консультации. Вы получите полные и исчерпывающие ответы на все вопросы по поводу установки, настройки и эксплуатации данного программного продукта.

Адрес: Россия, 123363, Москва, ул. Героев Панфиловцев, 10.

Телефоны: +7 (095) 797-8707

Электронная почта: support@kaspersky.com.

  Обратная связь


Условные обозначения

Обозначение	Смысл
Чтобы выбрать команду в развернутом меню...	Описание выполняемой пользователем последовательности действий
1. Нажмите на кнопку Найти	Шаг процедуры, выполняемой пользователем
Проверяются как открытые, так и защищенные паролем базы.	Информация, на которую мы рекомендуем обратить особое внимание
Файл	Названия меню, пунктов меню, окон, элементов диалоговых окон и т. П.
Память...;  Сектора...;	Пункт перечисления
  Обратная связь


Что такое дерево настроек

В интерфейсе программ Лаборатории Касперского часто используется элемент, в котором все данные представляются в виде дерева, узлами которого являются стандартные элементы управления (кнопки, списки, флажки и т.п.).

Эта технология позволяет нагляднее отобразить взаимосвязь различных настроек и облегчить процесс освоения программы.

В данной справочной системе рядом с названием каждого элемента управления указывается соответствующий его типу значок.

  Обратная связь


Диалоговое окно "Снижение скорости работы"

Диалоговое окно предупреждает о возможном снижении скорости работы программы при включении выбранного Вами режима сканирования составных объектов:

архивов;

самораспаковывающихся архивов;

почтовых баз данных;

вложенных объектов.

Если Вы хотите, чтобы в текущем сеансе работы c главным окном настройки сообщение о снижении скорости не появлялось, установите флажок Больше не выводить это сообщение.

  Обратная связь


Общие сведения об интерфейсе
Общие сведения

В данном разделе мы рассмотрим интерфейс Kaspersky Anti-Virus Monitor: его системное меню, главное окно, рабочую область и т.д.

В процессе работы программы Kaspersky Anti-Virus Monitor открываются различные сервисные окна, например, уведомления об обнаружении зараженного объекта или другие информационные сообщения, требующие вашего ответа. При необходимости завершения сеанса работы с компьютером предварительно закройте все эти сообщения, если таковые выведены на экран.

  Обратная связь


Файл-ключ

Файл-ключ – файл с расширением *.key – является Вашим личным ключом, в котором находится вся служебная информация, необходимая для работы Антивируса Касперского, а именно:

координаты продавца данной версии (название фирмы, адреса, телефоны);

информация о поддержке (кто осуществляет и где можно ее получить);

дата выпуска продукта;

название и номер лицензии;

таблица функциональности различных компонентов;

срок действия данной лицензии.

Файл-ключ устанавливается при инсталляции программы.

По истечении срока действия лицензии программа продолжает работать в демонстрационном режиме, в котором отсутствует ряд основных функций.

Вы можете продлить лицензию и получить новый файл-ключ. Для его установки достаточно "запустить" файл-ключ на вашем компьютере с помощью любого файлового навигатора. После этого файл-ключ будет установлен и программа вновь продолжит работать в полнофункциональном режиме.

  Обратная связь